From 7d77f8617579fa190ffc1c5299886f5c499781a4 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: John Hauser <31252952+jhauser-us@users.noreply.github.com>
Date: Mon, 2 Aug 2021 19:22:18 -0700
Subject: Fix format for ratified Zihintpause in preface table

---
 src/preface.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'src/preface.tex')

diff --git a/src/preface.tex b/src/preface.tex
index 2b5739b..cccf2d5 100644
--- a/src/preface.tex
+++ b/src/preface.tex
@@ -39,7 +39,7 @@ The document contains the following versions of the RISC-V ISA modules:
     \em V          & \em 0.7 & \em Draft \\
     \bf Zicsr      & \bf 2.0 & \bf Ratified \\
     \bf Zifencei   & \bf 2.0 & \bf Ratified \\
-    \em Zihintpause & \em 1.0 & \em Ratified \\
+    \bf Zihintpause & \em 1.0 & \bf Ratified \\
     \em Zam        & \em 0.1 & \em Draft \\
     \em Zfh        & \em 0.1 & \em Draft \\
     \em Zfhmin     & \em 0.1 & \em Draft \\
-- 
cgit v1.1

