From 86802858af4f070046fa4c6b530dbaa04c1da254 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Andrew Waterman <andrew@sifive.com>
Date: Sun, 23 Sep 2018 20:24:25 -0700
Subject: unused misa fields are wlrl, not wiri

---
 src/machine.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'src/machine.tex')

diff --git a/src/machine.tex b/src/machine.tex
index 7bebe67..3012627 100644
--- a/src/machine.tex
+++ b/src/machine.tex
@@ -35,7 +35,7 @@ mechanism.
 \instbitrange{25}{0} \\
 \hline
 \multicolumn{1}{|c|}{MXL[1:0] (\warl)} &
-\multicolumn{1}{c|}{\wiri} &
+\multicolumn{1}{c|}{\wlrl} &
 \multicolumn{1}{c|}{Extensions[25:0] (\warl)} \\
 \hline
 2 & MXLEN-28 & 26 \\
-- 
cgit v1.1

