From 7f0b39ad953e4023af587def0b21363ebfa5759a Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Andrew Waterman <andrew@sifive.com>
Date: Sun, 23 Sep 2018 20:23:40 -0700
Subject: unused mip fields are wpri instead of wiri

---
 src/machine.tex | 8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

(limited to 'src/machine.tex')

diff --git a/src/machine.tex b/src/machine.tex
index 3012627..199b52c 100644
--- a/src/machine.tex
+++ b/src/machine.tex
@@ -1211,17 +1211,17 @@ to zero.
 \instbit{1} &
 \instbit{0} \\
 \hline
-\multicolumn{1}{|c|}{\wiri} &
+\multicolumn{1}{|c|}{\wpri} &
 \multicolumn{1}{c|}{MEIP} &
-\multicolumn{1}{c|}{\wiri} &
+\multicolumn{1}{c|}{\wpri} &
 \multicolumn{1}{c|}{SEIP} &
 \multicolumn{1}{c|}{UEIP} &
 \multicolumn{1}{c|}{MTIP} &
-\multicolumn{1}{c|}{\wiri} &
+\multicolumn{1}{c|}{\wpri} &
 \multicolumn{1}{c|}{STIP} &
 \multicolumn{1}{c|}{UTIP} &
 \multicolumn{1}{c|}{MSIP} &
-\multicolumn{1}{c|}{\wiri} &
+\multicolumn{1}{c|}{\wpri} &
 \multicolumn{1}{c|}{SSIP} &
 \multicolumn{1}{c|}{USIP} \\
 \hline
-- 
cgit v1.1

