From 95eb148abf5e310448181513a7a3ee33d1321809 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Andrew Waterman <andrew@sifive.com>
Date: Fri, 14 Apr 2017 01:24:14 -0700
Subject: Fix FMV.X.W/FMV.W.X in instruction listings

---
 src/instr-table.tex | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

(limited to 'src/instr-table.tex')

diff --git a/src/instr-table.tex b/src/instr-table.tex
index 90b09cd..418a0f8 100644
--- a/src/instr-table.tex
+++ b/src/instr-table.tex
@@ -1422,7 +1422,7 @@
 \multicolumn{1}{c|}{rs1} &
 \multicolumn{1}{c|}{000} &
 \multicolumn{1}{c|}{rd} &
-\multicolumn{1}{c|}{1010011} & FMV.X.S \\
+\multicolumn{1}{c|}{1010011} & FMV.X.W \\
 \cline{2-11}
   
 
@@ -1492,7 +1492,7 @@
 \multicolumn{1}{c|}{rs1} &
 \multicolumn{1}{c|}{000} &
 \multicolumn{1}{c|}{rd} &
-\multicolumn{1}{c|}{1010011} & FMV.S.X \\
+\multicolumn{1}{c|}{1010011} & FMV.W.X \\
 \cline{2-11}
   
 
-- 
cgit v1.1

