From 7e3c885d7447fa35c49a0f93e99d6c1a5d81c18e Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Laszlo Ersek <lersek@redhat.com>
Date: Tue, 8 Sep 2020 02:44:03 +0200
Subject: pc-bios: refresh edk2 build artifacts for edk2-stable202008
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Rebuild the pc-bios/edk2-*.fd.bz2 binaries, based on the edk2-stable202008
release.

Cc: Philippe Mathieu-Daudé <philmd@redhat.com>
Ref: https://bugs.launchpad.net/qemu/+bug/1852196
Signed-off-by: Laszlo Ersek <lersek@redhat.com>
Reviewed-by: Philippe Mathieu-Daudé <philmd@redhat.com>
Tested-by: Philippe Mathieu-Daudé <philmd@redhat.com>
Message-Id: <20200908072939.30178-10-lersek@redhat.com>
Signed-off-by: Philippe Mathieu-Daudé <philmd@redhat.com>
---
 pc-bios/edk2-aarch64-code.fd.bz2 | Bin 1178070 -> 1507722 bytes
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)

(limited to 'pc-bios/edk2-aarch64-code.fd.bz2')

diff --git a/pc-bios/edk2-aarch64-code.fd.bz2 b/pc-bios/edk2-aarch64-code.fd.bz2
index a074085..5bf3114 100644
Binary files a/pc-bios/edk2-aarch64-code.fd.bz2 and b/pc-bios/edk2-aarch64-code.fd.bz2 differ
-- 
cgit v1.1

