description "GDB debugger stub"
version 1,2
debug
module clib
screenname "System Console"
input gdbserve.O
output gdbserve.nlm
start _Prelude
exit _Stop
import
	AllocateResourceTag
	ConsolePrintf
	GetCurrentScreen
	GetNLMHandle
	GetThreadID
	KillMe
	LoadModule
	ReadByteAltDebugger
	RegisterDebuggerRTag
	ResumeThread
	SuspendThread
	UnRegisterDebugger
	WriteByteAltDebugger
	_GetCLibNLMLibHandle
	_NWRegisterNLMLibraryUser
	_SetupArgv
	_StartNLM
	_TerminateNLM
	__GetScreenID
	__get_errno_ptr
	exit
	fprintf
	getcmd
	memcmp
	memcpy
	memset
	sprintf
	strcmp
	strcpy
	strlen
	strnicmp
